ALTER TABLE sys_role_user
	ADD COLUMN `del_flag` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志：0正常，1删除',
	ADD COLUMN `updater` BIGINT NULL COMMENT '修改人',
	ADD COLUMN `update_date` datetime(0) NULL COMMENT '修改时间';

