ALTER TABLE `sys_dict_data`
ADD COLUMN `status` int NULL DEFAULT 1 COMMENT '启用状态(0未启用  1启用)' AFTER `update_date`;
ALTER TABLE `sys_dict_type`
ADD COLUMN `status` int NULL DEFAULT 1 COMMENT '启用状态(0未启用  1启用)' AFTER `update_date`;