ALTER TABLE `tb_fuse`
ADD COLUMN `type` varchar(128) NULL COMMENT '服务类型';

ALTER TABLE `tb_fuse_attr`
MODIFY COLUMN `attr_value` varchar(4096) NULL COMMENT '属性值';